[宽带症候群] 有公网 ip，但是间歇性断网

自从有了公网 ip ，每次操作公网 ip (端口映射到 NAS)来访问内网的 nextcloud,seafile ，就会间歇性断网，真的是断网，啥都访问不了，过十几分钟网络能够恢复。

打了移动宽带客服，说是线路没有问题，只能帮我在后台拨号。

这是北京移动宽带线路问题，还是有某种黑科技，检测这种行为。

用了一年多移动宽带，一直都很稳，就是最近一个月，要到了公网 ip ，就这样了。