[NAS] webdav 的视频进度不能拖动

MAC 下 webdav 播放性能好差，拖动视频进度条可以看到 MAC 在疯狂的下载数据，但是就是不播放。相比之下，SAMBA 不存在问题。

看来，webdav 唯一的用途就是公网场景，局域网或者 VPN 下 SAMBA 更优。