[宽带症候群] J4125 长期保持 60 度+，求推荐一款 USB 散热风扇

温度有点高，使得 i225 可能达到到它的极限工作环境，想给它降降温。网上尝试买了一个十几块钱的，噪音好大，受不了。有推荐的吗？

Btw ，听说 N5105 温度更好，还好没买。大家的温度多少。